)c (GeV/ Tp 0 2 4 6 8 10

)^2)c dy) (mb/(GeV/ Tp /(d σ^2) d_Tpπ

1/(2

-8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 = 2.76 TeV s ALICE pp,

1.9% normalization uncertainty not shown

(a) e → c) →b (

data FONLL

factorization T k GM-VFNS

)c (GeV/ Tp 0 2 4 6 8 10

Data/Theory

0.5 1 1.5 2 2.5 3 FONLL (b)

)c (GeV/ Tp 0 2 4 6 8 10

Data/Theory

0.5 1 1.5 2 2.5 3 (c) -factorization Tk

)c (GeV/ Tp 0 2 4 6 8 10

Data/Theory

0.5 1 1.5 2 2.5 3 (d) GM-VFNS